%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Joseph+Kuells2014} Joseph, J., \& K{\"u}lls, C. (2014). Calibration of 13C and 18O measurements in CO2 using Off-axis Integrated Cavity Output Spectrometer (ICOS). In \textit{EGU Geophysical Abstracts} (659).

\end{thebibliography}

\end{document}

